Layer No.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Average Energy per Layer (GeV)

0

1

2

3

4

5 30 GeV Pion, Int. in ECAL

Layer No.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Average Energy per Layer (GeV)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 50 GeV Pion, Int. in ECAL

Layer No.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Average Energy per Layer (GeV)

0 2 4 6 8 10 12 14 100 GeV Pion, Int. in ECAL

Layer No.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Average Energy per Layer (GeV)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 150 GeV Pion, Int. in ECAL

Layer No.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Average Energy per Layer (GeV)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 300 GeV Pion, Int. in ECAL